Bilan manif de ce jeudi : un mort par balle et plusieurs blessés (Porte-parole FNDC)

Les manifestants du FNDC ont été dispersés à coup de gaz lacrymogènes ce jeudi par les forces de l’ordre, à l’occasion de l’acte 4 de leur série de manifestions. Dans la foulée, selon le porte-parole du FNDC, plusieurs cas de blessés ont été enregistrés et un cas de mort par balle. « Nous sommes entrain de […]